X-Git-Url: https://svn.cri.mines-paristech.fr/git/Faustine.git/blobdiff_plain/1059e1cc0c2ecfa237406949aa26155b6a5b9154..66f23d4fabf89ad09adbd4dfc15ac6b5b2b7da83:/interpretor/lib/src/libsndfile-1.0.25/tests/pipe_test.def

diff --git a/interpretor/lib/src/libsndfile-1.0.25/tests/pipe_test.def b/interpretor/lib/src/libsndfile-1.0.25/tests/pipe_test.def
deleted file mode 100644
index 6469cca..0000000
--- a/interpretor/lib/src/libsndfile-1.0.25/tests/pipe_test.def
+++ /dev/null
@@ -1,14 +0,0 @@
-autogen definitions pipe_test.tpl;
-
-data_type = { 
-	type_name	= short ;
-	};
-
-data_type = { 
-	type_name	= float ;
-	};
-
-data_type = { 
-	type_name 	= double ;
-	};
-
