X-Git-Url: https://svn.cri.mines-paristech.fr/git/Faustine.git/blobdiff_plain/1059e1cc0c2ecfa237406949aa26155b6a5b9154..66f23d4fabf89ad09adbd4dfc15ac6b5b2b7da83:/interpretor/lib/src/libsndfile-1.0.25/tests/benchmark.def

diff --git a/interpretor/lib/src/libsndfile-1.0.25/tests/benchmark.def b/interpretor/lib/src/libsndfile-1.0.25/tests/benchmark.def
deleted file mode 100644
index f2db29a..0000000
--- a/interpretor/lib/src/libsndfile-1.0.25/tests/benchmark.def
+++ /dev/null
@@ -1,17 +0,0 @@
-autogen definitions benchmark.tpl;
-
-data_type = { 
-	type_name		= short ;
-	multiplier		= "32700.0" ;
-	};
-
-data_type = { 
-	type_name		= int ;
-	multiplier		= "32700.0 * (1<<16)" ;
-	};
-
-data_type = { 
-	type_name		= float ;
-	multiplier		= "1.0" ;
-	};
-
